---
title: 在 Vercel 上部署 LobeChat 的服务端数据库版本
description: 本文详细介绍如何在 Vercel 中部署服务端数据库版 LobeChat，包括数据库配置、身份验证服务配置和 S3 存储服务的设置步骤。
tags:
  - 服务端数据库
  - Postgres
  - Clerk
  - S3存储服务
  - Vercel部署
  - 数据库配置
  - 身份验证服务
  - 环境变量配置
---

# 在 Vercel 上部署服务端数据库版

本文将详细介绍如何在 Vercel 中部署服务端数据库版 LobeChat，包括： 1）数据库配置；2）身份验证服务配置；3） S3 存储服务的设置步骤。

<Callout type={'warning'}>
  进行后续操作前，请务必确认以下事项：

  - 导出所有数据，部署服务端数据库后，原有用户数据无法自动迁移，只能提前备份后进行手动导入！
  - 环境变量中的`ACCESS_CODE`未设置或已清除！
  - 配置服务端数据库所需要的环境变量时，需全部填入后再进行部署，否则可能遭遇数据库迁移问题！
</Callout>

## 一、 配置数据库

<Steps>
  ### 准备服务端数据库实例，获取连接 URL

  在部署之前，请确保你已经准备好 Postgres 数据库实例，你可以选择以下任一方式：

  - `A.` 使用 Vercel / Neon 等 Serverless Postgres 实例；
  - `B.` 使用 Docker 等自部署 Postgres 实例。

  两者的配置方式略有不同，在下一步会有所区分。

  ### 在 Vercel 中添加环境变量

  在 Vercel 的部署环境变量中，添加 `DATABASE_URL` 等环境变量，将上一步准备好的 Postgres 数据库连接 URL 填入其中。数据库连接 URL 的通常格式为 `postgres://username:password@host:port/database`。

  <Tabs items={['Serverless Postgres', 'Node Postgres']}>
    <Tab>
      <Callout type={'warning'}>
        请确认您的供应商所提供的 `Postgres` 类型，若为 `Node Postgres`，请切换到 `Node Postgres` Tab 。
      </Callout>

      Serverless Postgres 需要填写的变量如下：

      ```shell
      # Serverless Postgres DB Url
      DATABASE_URL=

      # 指定 service mode 为 server，否则不会进入服务端数据库
      NEXT_PUBLIC_SERVICE_MODE=server
      ```

      在 Vercel 中填写的示例如下：

      <Image alt={'添加 Serverless Postgres DATABASE_URL'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/d4a710cd-6404-4196-90d0-cd08ca385074'} />
    </Tab>

    <Tab>
      Node Postgres 需要填写的变量如下：

      ```shell
      # Node Postgres DB Url
      DATABASE_URL=

      # 指定 Postgres database driver 为 node
      DATABASE_DRIVER=node

      # 指定 service mode 为 server，否则不会进入服务端数据库
      NEXT_PUBLIC_SERVICE_MODE=server
      ```

      在 Vercel 中填写的示例如下：

      <Image alt={'添加 Node Postgres DATABASE_URL'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/1c689738-809b-4199-b305-ba5770d39da7'} />
    </Tab>
  </Tabs>

  <Callout type={'info'}>
    如果希望连接数据库时启用 SSL
    ，请自行参考[链接](https://stackoverflow.com/questions/14021998/using-psql-to-connect-to-postgresql-in-ssl-mode)进行设置
  </Callout>

  ### 添加 `KEY_VAULTS_SECRET` 环境变量

  在完成数据库 `DATABASE_URL` 环境变量添加后，需要添加一个 `KEY_VAULTS_SECRET` 环境变量。该变量用于加密用户存储的 apikey 等敏感信息。你可以使用 `openssl rand -base64 32` 生成一个随机的 32 位字符串作为密钥。

  ```shell
  KEY_VAULTS_SECRET=jgwsK28dspyVQoIf8/M3IIHl1h6LYYceSYNXeLpy6uk=
  ```

  同样需要将其添加到 Vercel 环境变量中。

  ### 添加 `APP_URL` 环境变量

  该部分最后需要添加 `APP_URL` 环境变量，用于指定 LobeChat 应用的 URL 地址。
</Steps>

## 二、 配置身份验证服务

服务端数据库需要搭配用户身份验证服务才可以正常使用。因此需要配置对应的身份验证服务。

<Steps>
  ### 准备 Clerk 身份验证服务

  前往 [Clerk](https://clerk.com?utm_source=lobehub\&utm_medium=docs) 注册并创建应用，获取相应的 Public Key 和 Secret Key。

  <Callout type={'info'}>
    如果对 Clerk 不太了解，可以查阅
    [身份验证服务 - Clerk](/zh/docs/self-hosting/advanced/authentication#clerk) 了解 Clerk 的使用详情。
  </Callout>

  ### 在 Vercel 中添加公、私钥环境变量

  在 Vercel 的部署环境变量中，添加 `NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY` 和 `CLERK_SECRET_KEY` 环境变量。你可以在菜单中点击「API Keys」，然后复制对应的值填入 Vercel 的环境变量中。

  <Image alt={'在 Clerk 中找到对应的公私钥环境变量'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/89883703-7a1a-4a11-b944-5d804544e57c'} />

  此步骤所需的环境变量如下：

  ```shell
  NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY=pk_live_xxxxxxxxxxx
  CLERK_SECRET_KEY=sk_live_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ```

  添加上述变量到 Vercel 中：

  <Image alt={'在 Vercel 中添加 Clerk 公私钥环境变量'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/2bfa13df-6e20-4768-97c0-4dad06c85a2f'} />

  ### 在 Clerk 中创建并配置 Webhook

  由于我们让 Clerk 完全接管用户鉴权与管理，因此我们需要在 Clerk 用户生命周期变更时（创建、更新、删除）中通知我们的应用并存储落库。我们通过 Clerk 提供的 Webhook 来实现这一诉求。

  我们需要在 Clerk 的 Webhooks 中添加一个端点（Endpoint），告诉 Clerk 当用户发生变更时，向这个端点发送通知。

  <Image alt={'Clerk 添加 Webhooks 端点'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/f50f47fb-5e8e-4930-bf4e-8cf6f5b8afb9'} />

  在 endpoint 中填写你的 Vercel 项目的 URL，如 `https://your-project.vercel.app/api/webhooks/clerk`。然后在订阅事件（Subscribe to events）中，勾选 user 的三个事件（`user.created` 、`user.deleted`、`user.updated`），然后点击创建。

  <Callout type={'warning'}>URL 的`https://`不可缺失，须保持 URL 的完整性</Callout>

  <Image alt={'添加 Clerk Webhooks 时，配置 URL 和用户事件'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/0249ea56-ab17-4aa9-a56c-9ebd556c2645'} />

  ### 将 Webhook 秘钥添加到 Vercel 环境变量

  创建完毕后，可以在右下角找到该 Webhook 的秘钥：

  <Image alt={'查看 Clerk Webhooks 秘钥'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/fab4abb2-584b-49de-9340-813382951635'} />

  这个秘钥所对应的环境变量名为 `CLERK_WEBHOOK_SECRET`：

  ```shell
  CLERK_WEBHOOK_SECRET=whsec_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ```

  将其添加到 Vercel 的环境变量中：

  <Image alt={'在 Vercel 中 添加 Clerk Webhooks 秘钥'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/5fdc9479-007f-46ab-9d6e-a9603e949116'} />
</Steps>

这样，你已经成功配置了 Clerk 身份验证服务。接下来我们将配置 S3 存储服务。

## 三、 配置 S3 存储服务

在服务端数据库中我们需要配置 S3 存储服务来存储文件。

<Callout type={'info'}>
  在本文，S3 所指代的是指兼容 S3 存储方案，即支持 Amazon S3 API 的对象存储系统，常见例如 Cloudflare
  R2 、阿里云 OSS 等均支持 S3 兼容 API。
</Callout>

<Steps>
  ### 配置并获取 S3 存储桶

  你需要前往你的 S3 服务提供商（如 AWS S3、Cloudflare R2 等）并创建一个新的存储桶（Bucket）。接下来以 Cloudflare R2 为例，介绍创建流程。

  下图是 Cloudflare R2 的界面：

  <Image alt={'Cloudflare R2 存储界面'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/41f7f677-0153-4a96-b849-5ac9b7ebefee'} />

  创建存储桶时将指定其名称，然后点击创建。

  <Image alt={'R2 创建存储桶'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/9c0d184c-3169-40fa-9115-011cfffb9ca7'} />

  ### 获取存储桶相关环境变量

  在 R2 存储桶的设置中，可以看到桶配置的信息：

  <Image alt={'查看存储桶的相关信息'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/2ceb210c-eca0-4439-ba27-8734d4ebb3ee'} />

  其对应的环境变量为：

  ```shell
  # 存储桶的名称
  S3_BUCKET=lobechat
  # 存储桶的请求端点(注意此处链接的路径带存储桶名称，必须删除该路径，或使用申请 S3 API token 页面所提供的链接)
  S3_ENDPOINT=https://0b33a03b5c993fd2f453379dc36558e5.r2.cloudflarestorage.com
  # 存储桶对外的访问域名
  S3_PUBLIC_DOMAIN=https://s3-for-lobechat.your-domain.com
  ```

  <Callout type={'warning'}>`S3_ENDPOINT`必须删除其路径，否则会无法访问所上传文件</Callout>

  ### 获取 S3 密钥环境变量

  你需要获取 S3 的访问密钥，以便 LobeChat 的服务端有权限访问 S3 存储服务。在 R2 中，你可以在账户详情中配置访问密钥：

  <Image alt={'查看存储桶的访问秘钥'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/be0c95c0-6693-44ee-a490-7e8dfaa8b34d'} />

  点击右上角按钮创建 API token，进入创建 API Token 页面

  <Image alt={'创建对应 API token'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/7b0ea46c-5157-40a8-888f-f47664a4884f'} />

  鉴于我们的服务端数据库需要读写 S3 存储服务，因此权限需要选择`对象读与写`，然后点击创建。

  <Image alt={'配置 API token 权限'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/d6f5a918-7b50-4d6e-83a6-3894ab930ddf'} />

  创建完成后，就可以看到对应的 S3 API token

  <Image alt={'复制 API token'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/763b18f9-2b5f-44bb-a479-9b56d46f7397'} />

  其对应的环境变量为：

  ```shell
  S3_ACCESS_KEY_ID=9998d6757e276cf9f1edbd325b7083a6
  S3_SECRET_ACCESS_KEY=55af75d8eb6b99f189f6a35f855336ea62cd9c4751a5cf4337c53c1d3f497ac2
  ```

  ### 在 Vercel 中添加对应的环境变量

  不同 S3 服务商获取所需环境变量的步骤可能有所不同，但最终获得到的环境变量应该都是一致的：

  <Callout type={'warning'}>URL 的`https://`不可缺失，须保持 URL 的完整性</Callout>

  ```shell
  # S3 秘钥
  S3_ACCESS_KEY_ID=9998d6757e276cf9f1edbd325b7083a6
  S3_SECRET_ACCESS_KEY=55af75d8eb6b99f189f6a35f855336ea62cd9c4751a5cf4337c53c1d3f497ac2

  # 存储桶的名称
  S3_BUCKET=lobechat
  # 存储桶的请求端点
  S3_ENDPOINT=https://0b33a03b5c993fd2f453379dc36558e5.r2.cloudflarestorage.com
  # 存储桶对外的访问域名
  S3_PUBLIC_DOMAIN=https://s3-dev.your-domain.com

  # 桶的区域，如 us-west-1，一般来说不需要添加，但某些服务商则需要配置
  # S3_REGION=us-west-1
  ```

  然后将上述环境变量填入 Vercel 的环境变量中：

  <Image alt={'在  Vercel 中添加 S3 的环境变量'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/cd74152d-0ae8-44fd-b815-3307c56a3c18'} />

  ### 配置跨域

  由于 S3 存储服务往往是一个独立的网址，因此需要配置跨域访问。

  在 R2 中，你可以在存储桶的设置中找到跨域配置：

  <Image alt={'Cloudflare R2 的跨域设置'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/ab008be7-26b2-4b78-8bd9-24301bf34d23'} />

  添加跨域规则，允许你的域名（在上文是 `https://your-project.vercel.app`）来源的请求：

  <Image alt={'配置允许你的站点域名'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/dfcc2cb3-2958-4498-a8a4-51bec584fe7d'} />

  示例配置如下：

  ```json
  [
    {
      "AllowedOrigins": ["https://your-project.vercel.app"],
      "AllowedMethods": ["GET", "PUT", "HEAD", "POST", "DELETE"],
      "AllowedHeaders": ["*"]
    }
  ]
  ```

  配置后点击保存即可。
</Steps>

## 四、部署并验证

通过上述步骤之后，我们应该就完成了服务端数据库的配置。接下来我们可以将 LobeChat 部署到 Vercel 上，然后访问你的 Vercel 链接，验证服务端数据库是否正常工作。

<Steps>
  ### 重新部署最新的 commit

  配置好环境变量后，你需要重新部署最新的 commit，并等待部署完成。

  <Image alt={'重新部署最新的 commit'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/b3a78112-adc8-4837-b4e3-48f67058f16e'} />

  ### 检查功能是否正常

  如果你点击左上角登录，可以正常显示登录弹窗，那么说明你已经配置成功了，尽情享用吧～

  <Image alt={'用户登录弹窗'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/da84edc3-46f7-4e2b-a0cd-dc33a98bf5cb'} />

  <Image alt={'登录成功状态'} src={'https://github.com/lobehub/lobe-chat/assets/28616219/9cb5150d-6e1e-4c59-9a18-4e418dce1a5d'} />
</Steps>

## 附录

### 服务端数据库环境变量一览

为方便一键复制，在此汇总配置服务端数据库所需要的环境变量：

```shell
APP_URL=https://your-project.com

# 指定服务模式为 server
NEXT_PUBLIC_SERVICE_MODE=server

# Postgres 数据库 URL
DATABASE_URL=
KEY_VAULTS_SECRET=jgwsK28dspyVQoIf8/M3IIHl1h6LYYceSYNXeLpy6uk=

# Clerk 相关配置
NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY=pk_live_xxxxxxxxxxx
CLERK_SECRET_KEY=sk_live_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLERK_WEBHOOK_SECRET=whsec_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# S3 相关配置
# S3 秘钥
S3_ACCESS_KEY_ID=9998d6757e276cf9f1edbd325b7083a6
S3_SECRET_ACCESS_KEY=55af75d8eb6b99f189f6a35f855336ea62cd9c4751a5cf4337c53c1d3f497ac2

# 存储桶的名称
S3_BUCKET=lobechat
# 存储桶的请求端点
S3_ENDPOINT=https://0b33a03b5c993fd2f453379dc36558e5.r2.cloudflarestorage.com
# 存储桶对外的访问域名
S3_PUBLIC_DOMAIN=https://s3-for-lobechat.your-domain.com
# 桶的区域，如 us-west-1，一般来说不需要添加，但某些服务商则需要配置
# S3_REGION=us-west-1
```
